Optimierte Dachmanschettensätze aus TPU

Der Dichtungsspezialist SKF Economos bietet optimierte Dachmanschettensätze für den Einsatz in Armaturen, Plunger-Pumpen, Hydraulikzylindern, Pressen oder Drehgelenken und Rührwerken an. Das Besondere: Die aus selbst entwickelten hochleistungsfähigen thermoplastischen Polyurethanwerkstoffen (TPU) gefertigten Dichtelemente sorgen nicht nur für zuverlässige statische und dynamische Dichtheit in allen Druckbereichen, sondern verringern auch die Gesamtbetriebskosten. Dachmanschettensätze aus ECOPUR®-Werkstoffen erhöhen die Standzeit des Gesamtsystems deutlich und reduzieren somit erheblich den Wartungsaufwand für Anwender.

Einfache Montage und längere Standzeiten:
Ein optimierter Dachmanschettensatz aus dem thermoplastischem Polyurethanwerkstoff H-ECOPUR reduziert die Gesamtbetriebskosten.

Einfache Montage und längere Standzeiten:
Ein optimierter Dachmanschettensatz aus dem thermoplastischem Polyurethanwerkstoff H-ECOPUR reduziert die Gesamtbetriebskosten.

Mit den Dachmanschettensätzen aus ECOPUR®-Werkstoffen bietet SKF Economos einen entscheidenden Mehrwert zu den am Markt bekannten Manschettendichtsätzen aus gewebeverstärktem synthetischen Kautschuk wie NBR und FPM. Das eigene SKF SEAL JET-Verfahren zur spanenden Fertigung ermöglicht den Einsatz von ECOPUR®-Werkstoffen, den von SKF Sealing Solutions selbst hergestellten, thermoplastischen Polyurethanen. Diese verfügen über eine bis zu fünfmal höhere Abriebfestigkeit als die marktüblichen Elastomer-Werkstoffe und über eine hervorragende Medienverträglichkeit.

Aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften sind Dichtelemente aus ECOPUR®-Werkstoffen zudem besonders gut zu montieren. Ein Aufquellen des Dichtungsmaterials ist bei diesen Werkstoffen ausgeschlossen. Das für Anwender aufwendige Nachspannen des Manschettensatzes – wie bei gewebeverstärktem Elastomer – ist folglich nicht mehr erforderlich. Die wartungsfreie Dichtungslösung aus dem Hause SKF Economos verursacht auch keine Verunreinigung von Ölkreisläufen, die häufig bei gewebeverstärkten Elastomermanschetten auftreten kann. SKF Economos reduziert damit für den Anwender die Gefahr von unerwarteten Systemausfällen bzw. Produktionsstillständen.

Endlos oder geschlitzt
Dachmanschettensätze aus ECOPUR®-Werkstoffen können von den SKF Ingenieuren individuell an nahezu jeden Einbauraum angepasst werden. Sie sind als endlos-geschlossene oder als geschlitzte Ausführung für besonders schwer erreichbare Montagestellen erhältlich. Dank des flexiblen SKF SEAL JET-Verfahrens sind kürzeste Lieferzeiten von wenigen Tagen realisierbar.

Für jede Anforderung den passenden Werkstoff: Mit H-ECOPUR steht auch ein hydrolysebeständiger Werkstoff zur Verfügung; für reibungsintensive Anwendungen empfiehlt SKF Economos ECOPUR®-Werkstoffe mit inkorporierten Schmierstoffen. Der Dichtungshersteller bietet seinen Kunden eine kompetente Beratung bei der Auswahl des am besten geeignetsten Materials für die jeweilige Anwendung.

Weitere Informationen: www.skf.de/dichtungenThe post Optimierte Dachmanschettensätze aus TPU first appeared on Dichtungen Bremen.